Todos prejuzgamos, el que lo niegue es que no es h...

Todos prejuzgamos, el que lo niegue es que no es humano. El acierto supongo que depende del ojo clínico y de la cantidad de datos que nos haya dado tiempo a recopilar...
En todo caso, espero que puedas correr la banda, hacer un buen centro desde el córner y rematarlo tu mismo. ¿Imposible? Simplemente difícil.
Muchos ánimos.